\chapter*{Úvod}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Úvod}
\pagestyle{plain}

S~rosoucím počtem mobilních zařízení a jejich integrací do každodenního života jsou kladeny stále větší nároky na přístupové Wi-Fi sítě. Uživatelé požadují nejen rychlé a stabilní připojení, ale také široké pokrytí a vysokou úroveň zabezpečení.

Větší pokrytí vyžaduje větší počet přístupových bodů, což představuje nové výzvy pro správu síťí. Administrátoři musí čelit stále většímu objemu práce při správě těchto zařízení a i přes rosoucí počet připojených zařízení musí garantovat bezpečnost síťě. Správa sítě se tímto stáva stále složitější, roste potřeba automatizace a získání přehledu nad infrastrukturou.

Tyto rostoucí požadavky a výzvy kladou důraz na moderní přístupy k~ověřování uživatelů sítě, automatizaci a efektivitě správy síťové infrastruktury.

\subsection*{Cíle práce}

...

\subsection*{Struktura práce}

Práce je členěna do šesti částí.

První část práce se věnuje počítačovým síťím, základním principům počítačových síťí, popisuje síťovou architekturu a fungování dnešních počítačových sítí. Představuje technologie použité v~modelové implementaci.
Druhá část seznamuje se sadou standardů Wi-Fi, principům jejich fungování a zabezpečením ve Wi-Fi sítích.
Třetí část je věnována automatizaci konfigurace, historickému kontextu, výhodám a porovnání vybraných open-source nástrojů pro automatizaci.
Ve čtvrté části jsou deklarovány požadavky na modelovou implemntaci rozsáhlé Wi-Fi sítě projektu eduroam.

V~další části je tato Wi-Fi síť implementována. Tato část obsahuje ukázky konfiguračních souborů, popisuje kroky implementace modelové Wi-Fi sítě a ukazuje přístup k~monitoringu a získání přehledu nad infrastrukturou.
Poslední část se věnuje zhodnocení modelové implementace Wi-Fi sítě a navrhuje možná vylepšeni.